*                        FUNCTION DEFINITIONS LIST
*
*                              Version: 0.9B
*
*                                "monitors"
*
##base _MONBase
##bias 30
monRemapFunctions(DPKBase)(d0)
monSetHardware(Screen,Insert)(a0/a1)
monTakeDisplay(Screen)(a0)
monReturnDisplay()()
monRemakeScreen(Screen)(a0)
##end
